<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>00589nam a2200193   4500</leader>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">2195</subfield>
    <subfield code="d">2195</subfield>
  </datafield>
  <controlfield tag="003">VE-CaINHRR</controlfield>
  <controlfield tag="005">20231127154137.0</controlfield>
  <controlfield tag="007">ta</controlfield>
  <controlfield tag="008">231122b1948    fr ad||er|||| 000 0 fre d</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">VE-CaINHRR</subfield>
    <subfield code="d">VE-CaINHRR</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="050" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">WG100M41948</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Meriel, P.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
    <subfield code="a">Cardiologie du médecin praticien/</subfield>
    <subfield code="c">P, Meriel.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Paris:</subfield>
    <subfield code="b">Masson ET Cie Editeurs,</subfield>
    <subfield code="c">1948.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">501 P.:</subfield>
    <subfield code="b">Ilustraciones,gráficas,tablas.</subfield>
    <subfield code="c">22 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Este material se encuentra en la Colección General WG.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="501" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye tabla de materias.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">BK</subfield>
    <subfield code="2">lcc</subfield>
  </datafield>
</record>
