biblio BEFORE=>LDR 00761nam a2200229   4500
999    _c1524
       _d1524
003     VE-CaINHRR
005     20230726145805.0
007     ta
008     230726b1999    sp ad||er|||| 001 0 sp  d
020    _a84-7114-821-8
024    _aM-15.923-1999
040    _cVE-CaINHRR
       _dVE-CaINHRR
050    _aTD745S41999
100    _aSeoáñez Calvo, Mariano.
245 10 _aAguas residuales: Tratamiento por humedades artificiales:
       _bFundamentos científicos, tecnologías, diseño:
260    _aMadrid:
       _bMundi-presalibros, S.A,
       _c1999.
300    _a326 p:
       _bIlustraciones, graficas, tablas.
       _c24 cm.
500    _aEste material se encuentra en la Colección General TD.
501    _aIncluye índice.
700    _aGutitçerrez de Ojesto, Ana.
942    _cBK
       _2lcc