<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>00777nam a2200229   4500</leader>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">1425</subfield>
    <subfield code="d">1425</subfield>
  </datafield>
  <controlfield tag="003">VE-CaINHRR</controlfield>
  <controlfield tag="005">20250211142823.0</controlfield>
  <controlfield tag="007">ta</controlfield>
  <controlfield tag="008">05    b1989    us ad||er|||| 001 0 eng d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">0-19-261479-7</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">VE-CaINHRR</subfield>
    <subfield code="d">VE-CaINHRR</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="050" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">QV38T491985</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Davies, D.M.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
    <subfield code="a">Textbook of adverse drug reactions/</subfield>
    <subfield code="c">D.M.,Davies.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Third edition.-</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Great Britain:</subfield>
    <subfield code="b">Antony rowe ltd,</subfield>
    <subfield code="c">1989.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">814p.:</subfield>
    <subfield code="b">Tablas, graficos, ilustraciones.</subfield>
    <subfield code="c">26 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Este material se encuentra en la Colección General QV.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="501" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye índice,referencia.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Preparaciones farmacéuticas, Efectos Colaterales y Reacciones Adversas Relacionados con Medicamentos </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">BK</subfield>
    <subfield code="2">lcc</subfield>
  </datafield>
</record>
