biblio BEFORE=>LDR 00742nam a22002297a 4500
999    _c570
       _d570
003     VE-CaINHRR
005     20230620164236.0
007     ta
008     062023b1994    -  ad||er|||| 001 0 eng d
020    _a0-7216-6462-8
040    _cVE-CaINHRR
       _dVE-CaINHRR
050    _aQZ25T239i1994
100    _aClive Roy, Taylor
245 10 _aImmunomicroscopy:
       _bA diagnostic tool for the surgical pathologist/
       _cTaylor, Clive Roy.
250    _aSecond Edition.-
260    _aPhiladelphia:
       _bW.B. Saunders Company,
       _c1994.
300    _a533 p. :
       _bIlustraciones, gráficas, tablas.
       _c26 cm.
500    _aEste material se encuentra en la Colección General QZ.
501    _aIncluye índice, referencia
700    _aCote, Richard J.
942    _2lcc
       _cBK